Борис Младенов-Young
Двама голи старци си ги мерят…

chitanka.info

Без цензура

Двама голи старци си ги мерят —

чий е по-дебел и по-голям?

Те от тежък Паркинсон[1] треперят,

вирят, мятат ги насам-натам.

Бабичка случайно ги видяла,

смъмрила ги строго: „Срамота!

Ази съм вдовица загоряла…“

Легнала и вирнала крака.

Старците уплашени, смутени,

хукнали да бягат през глава;

Те били, горките, вдетинени,

зер, мъже напълно изкуфяли,

мислели, че още са деца —

на игри момчешки си играли!

Сидни, Австралия — 2012 г.

[1] Паркинсонова болест ↑

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.